XOASIS file classes

Symbolic name # Meaning Symbolic name # Meaning

DONT_KNOW 0 Unknown type DEBUG_FILE 36 Debug file RAW_MPUP 1 Raw micro-pupils frame BIAS_FRAME 37 Bias frame (overscan wind ow clipped off) PRE_MPUP 2 Preprocessed micro-pupils frame SKY_OBJ_CUBE 38 Sky-subt racted object datacube RAW_CAL_FRAME 3 Raw calibration frame LOSVD_RAW 39 Raw LOSVD PRE_CAL_FRAME 4 Preprocessed calibration frame LOSVD_FIT 40 Fitted L OSVD RAW_CAL_CUBE 5 Raw calibration datacube TBL_FLUX_REF 41 Table of reference flux WAV_CAL_CUBE 6 Wavelength-calibrated calibration datacube

SKY_FILE_REF 42 Night sky spectrum

RAW_CON_FRAME 7 Raw continuum frame SKY_FILE_VAR 43 Night sky spectrum variance PRE_CON_FRAME 8 Preprocessed continuum frame COS_CON_CUBE 44 Cosmic s-removed continuum datacube RAW_CON_CUBE 9 Raw continuum datacube COS_SKY_CUBE 45 Cosmics-removed sk y datacube WAV_CON_CUBE 10 Wavelength-calibrated continuum datacube

HF_FLAT 46 High frequency flat field

FLA_CON_CUBE 11 Flat field correction datacube FLT_CON_FRAME 47 HF Flat- fielded continuum frame

RAW_SKY_FRAME 12 Raw sky flat frame FLT_CAL_FRAME 48 HF Flat-fielded wavele ngth calibration frame PRE_SKY_FRAME 13 Preprocessed sky flat frame FLT_SKY_FRAME 49 HF Flat- fielded sky flat frame RAW_SKY_CUBE 14 Raw sky flat datacube FLT_OBJ_FRAME 50 HF Flat-fielded objec t frame WAV_SKY_CUBE 15 Wavelength calibrated sky flat datacube

RAW_IMA_FRAME 51 Raw image frame

FLA_SKY_CUBE 16 Flat-fielded sky flat datacube RAW_DOM_FRAME 52 Raw flat dom e frame RAW_OBJ_FRAME 17 Raw object frame PRE_IMA_FRAME 53 Preprocessed image frame PRE_OBJ_FRAME 18 Preprocessed object frame PRE_DOM_FRAME 54 Preproces sed dome flat frame RAW_OBJ_CUBE 19 Raw object datacube RAW_DOM_CUBE 55 Raw dome flat cube WAV_OBJ_CUBE 20 Wavelength-calibrated object datacube

WAV_DOM_CUBE 56 Wavelength-calibrated dome flat cube FLA_OBJ_CUBE 21 Flat-fielded object datacube FLA_DOM_CUBE 57 Flat-fiel ded dome cube COS_OBJ_CUBE 22 Cosmics-removed object datacube COS_DOM_CUBE 58 Cosmics- removed dome cube FLX_OBJ_CUBE 23 Flux-calibrated object datacube FLT_DOM_FRAME 59 HF Flat- fielded dome frame RAW_BIAS 24 Raw bias frame DARK_FRAME 25 Dark frame TBL_FILE 26 Table MSK_FILE 27 Mask file MAX_FILE 28 Maxima file

TBL_FILE_CAL 29 Table associated with wavelengthcalibrated cube FLAT_CUBE 30 Flat correction cube TBL_FILE_REF 31 Table of wavelength references THR_SPEC 32 Throughput Spectrum REC_IMAGE 33 Reconstructed image n.a. 34 Frame catalog (used by TCL/Tk) MER_OBJ_CUBE 35 Merged datacube SUPER_CLASS 99 Super class