                  TIMING BOARD REV 4B FIBER OPTIC INTERFACE U8  6/9/97

      RST

#=6

      D15

#=11

      D14

#=10

      D13

#=9

      D12

#=7

      RD*

#=16

      X/Y*

#=17

      WR*

#=2

      DS*

#=13

      A15

#=5

      A5

#=4

      A0

#=3

                                                                               SXMIT #=21

                                                                            WRLATCH* #=24

                                                                             RD-FIFO #=23

                                                                               WRROM* #=27

                                                                                WRSS* #=26

                                                                                 RDAD #=25

                                                                                  OE* #=18

                                                                                 WRFO #=20

                                                                                 DIR #=19

                                                              DATA[0:0]Q[0:0]
                                                                   DFF